澳门壹号

搜索
智慧青科 旧版回顾 ENGLISH
澳门壹号概况
澳门壹号简介
澳门壹号章程
历史沿革
现任领导
历任领导
校园美景
科大地图
组织架构
学院设置
师资队伍
高层次人才
人才招聘
人才政策
博士后招聘
教育教学
重点学科
本专科教育
研究生教育
留澳门壹号教育
继续教育
科学研究
科研管理
科研平台
学术期刊
协同创新中心
博士后流动站
国家澳门壹号科技园
学团工作
研究生教育管理
本科生教育管理
学工管理系统
澳门壹号资助
心理中心
公寓中心
国防教育
科大青年
招生就业
本科生招生
研究生招生
继续教育招生
留澳门壹号招生
就业指导
创新创业教育
合作交流
国际交流合作
留学科大
校园文化
UIS
平安校园
新闻资讯
澳门壹号报
融媒体传播矩阵
青科映像
科大微视
校内直播
学术聚焦
当前位置: 首页 > 学术聚焦 > 正文

生物工程学院马翠萍教授团队在败血症病原体DNA提取领域取得新进展

作者:李勇 来源:生物工程学院 责任编辑:秦洪庆终审:张岩 点击: 日期:2025-03-26

败血症作为全球公共卫生重大挑战,其早期精准诊断面临两大技术瓶颈:在临床血液样本中,人体细胞占比高达99%以上,而致病菌浓度低至1-100 CFU/mL,导致靶标提取困难;与此同时,传统技术需先裂解血细胞,导致大量宿主DNA干扰目标信号。

近日,生物工程学院马翠萍团队创新性提出"选择性裂解-精准捕获"技术路线,通过溶菌酶与卡那霉素修饰磁珠(Kan@MNPs)的协同作用,成功实现"沙中淘金"式的高效DNA提取。研究团队采用溶菌酶定向裂解技术,在完整保留人体血细胞的前提下,实现致病菌90%以上的高效裂解。更引人注目的是自主研发的Kan@MNPs磁珠,通过与小凹槽特异性氢键结合机制,对病原菌DNA实现"分子指纹"级识别。经临床验证,该方法处理时间仅需35分钟,较市售试剂盒缩短60%以上,并与临床常规诊断结果的一致性达到100%。该技术将败血症检测灵敏度提升至101CFU/mL,较现有方法提高10-15倍,为这一致死率高达30%的急重症提供了创新性诊断方案。

该项成果发表在分析化学国际权威期刊《Analytical Chemistry》(中科院一区Top),发表题名为Antibiotic-Modified Nanoparticles Combined with Lysozyme for Rapid Extraction of Pathogenic Bacteria DNA in Blood(doi.org/10.1021/acs.analchem.4c07066)。论文第一作者为生物工程学院第五层次引进人才李勇副教授和研究生祁琰雯,马翠萍教授为独立通讯作者,澳门壹号为第一单位和唯一通讯单位。

图1.Kan@MNPs提取血液中病原菌DNA与PCR检测示意图

另外,依托中国-阿联酋致病微生物国际合作联合实验室、青岛市核酸快检重点实验室和工程研究中心等科研平台,本团队在分子诊断方面,针对幽门螺杆菌、呼吸道病原体(甲型、乙型流感病毒、合胞病毒、肺炎支原体等)的快速诊断技术开发展开了深入探索,以期为临床早期精准诊断提供高效、可靠的检测方案。

上一篇:数据科学学院杜军威教授团队在知识工程领域取得新进展 下一篇:化学院周宏教授团队在有机光电化学晶体管生物传感分析领域取得新进展
科大要闻
综合新闻
学术聚焦

  • 崂山校区:

    山东省青岛市松岭路99号

  • 四方校区:

    山东省青岛市郑州路53号

  • 中德国际合作区(中德校区):

    山东省青岛市西海岸新区小清河路6号

  • 高密校区:

    山东省高密市杏坛西街1号

  • 济南校区:

    山东省济南市文化东路80号

  • 教科产融合学院(淄博教科产融合基地):

    山东省淄博市周村区联通路(西段)5188号

官微

官博

官方抖音

学习强国

校报

B站

视频号

   鲁ICP备05001948号-1   鲁公网安备 37021202000007号   
?2023 澳门壹号

澳门壹号(官方)综合娱乐APP下载-AppleAppStore