澳门壹号

搜索
智慧青科 旧版回顾 ENGLISH
澳门壹号概况
澳门壹号简介
澳门壹号章程
历史沿革
现任领导
历任领导
校园美景
科大地图
组织架构
学院设置
师资队伍
高层次人才
人才招聘
人才政策
博士后招聘
教育教学
重点学科
本专科教育
研究生教育
留澳门壹号教育
继续教育
科学研究
科研管理
科研平台
学术期刊
协同创新中心
博士后流动站
国家澳门壹号科技园
学团工作
研究生教育管理
本科生教育管理
学工管理系统
澳门壹号资助
心理中心
公寓中心
国防教育
科大青年
招生就业
本科生招生
研究生招生
继续教育招生
留澳门壹号招生
就业指导
创新创业教育
合作交流
国际交流合作
留学科大
校园文化
UIS
平安校园
新闻资讯
澳门壹号报
融媒体传播矩阵
青科映像
科大微视
校内直播
科大人物
当前位置: 首页 > 科大人物 > 正文

宫兆睿:以匠心精神守护实验室仪器,助力教学科研事业

作者:陈冬梅 来源:报社 责任编辑:李粟 韩玉花终审:李鲲鹏 点击: 日期:2024-07-03

仪器的稳定运行是工科专业教学科研工作的基石。在高分子学院,有一位默默奉献的仪器守护者——宫兆睿老师。他,一位曾经的空军战斗机维修员,以军人的严谨和敬业,将实验室的仪器维护得井井有条,为学院的教学和科研工作提供了坚实的保障。

275AFF

宫兆睿老师所在的实验室里,主要是橡胶塑料材料的加工与性能测试设备,这里仪器种类繁多,使用频率极高,承载着学院繁重的教学与科研任务。宫老师深知,每一台仪器的稳定运行都关乎着实验数据的准确性和教学科研工作能否顺利进行。因此,他深入研究各种仪器的原理和操作细节,确保每台仪器都能在最佳状态下运行。

在宫老师的精心管理下,这些设备的完好率常年保持在近100%,甚至一些服役超过30年的设备仍在使用中。这得益于宫老师对仪器原理的深刻理解和预见性维护。他能够提前预判设备可能出现的问题,并采取相应的保养措施,从而避免了大规模维修和更换。这种预见性维护不仅提高了设备的使用效率,也为学院节省了大量的维修费用。

宫老师不仅是一位管理高手,更是一位维修能手。他凭借丰富的经验和精湛的技术,总能迅速找到问题所在,加快维修进度,节省维修成本。

此前,一台昂贵的流变仪加热平台出现了故障,面对仪器公司高达5万元的维修报价,宫老师没有选择昂贵的更换方案,而是亲自动手,耐心地拆解、检查,找到问题症结所在,最终以100元的价格购得新零件,仅用3天时间就成功修复了仪器。这一举动,不仅为学院节省了大量经费,还避免了仪器的长时间闲置,保障了科研工作的正常进行。

此外,宫老师还具备很强的创新精神和实践能力。他根据科研需求和仪器性能,设计实验工装或附件,使实验仪器的操作更加高效便捷。这些创新做法不仅提高了大家在实验室的工作效率,也深受师生们的好评。在宫老师的管理下,实验室的仪器不仅得到了妥善的维护,更在科研工作中发挥了重要作用。

据估算,宫兆睿老师每年为学院节省的仪器维护维修费用高达数万元。这既体现了他对工作的敬业与执着,也反映了他对教学科研工作的深刻理解和坚定支持。他的付出和努力不仅为学院的科研工作提供了坚实的后盾,更为实验室的师生们创造了一个高效、便捷的工作环境。

宫兆睿老师的故事是那些在教辅岗位上默默奉献的老师们的一个缩影。他们以匠心精神为教学科研事业贡献着自己的力量,提供着强有力的支持。(高分子学院  陈冬梅


上一篇:雍占福:同心协力,践行橡胶品格 下一篇:2024届毕业生“我最喜爱的老师”代表寄语
科大要闻
综合新闻
学术聚焦

  • 崂山校区:

    山东省青岛市松岭路99号

  • 四方校区:

    山东省青岛市郑州路53号

  • 中德国际合作区(中德校区):

    山东省青岛市西海岸新区小清河路6号

  • 高密校区:

    山东省高密市杏坛西街1号

  • 济南校区:

    山东省济南市文化东路80号

  • 教科产融合学院(淄博教科产融合基地):

    山东省淄博市周村区联通路(西段)5188号

官微

官博

官方抖音

学习强国

校报

B站

视频号

   鲁ICP备05001948号-1   鲁公网安备 37021202000007号   
?2023 澳门壹号

澳门壹号(官方)综合娱乐APP下载-AppleAppStore